X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/mpi-energy2.git/blobdiff_plain/f3cf0704d3eda961da14e645ece3de366285e123..d9b19f4d196a6480adf6a68b1e39d6eca733b6b0:/Heter_paper.tex?ds=sidebyside

diff --git a/Heter_paper.tex b/Heter_paper.tex
index 80a148f..630c7fe 100644
--- a/Heter_paper.tex
+++ b/Heter_paper.tex
@@ -59,7 +59,9 @@
 
 \begin{document}
 
-\title{Energy Consumption Reduction for Message Passing Iterative  Applications in Heterogeneous Architecture Using DVFS}
+\title{Energy Consumption Reduction for \\
+  Message Passing Iterative Applications on \\
+  Heterogeneous Architectures Using DVFS}
 
 \author{%
   \IEEEauthorblockN{%
