X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/rairo15.git/blobdiff_plain/a4822f9546c111a918ccfc748828076bcfe1202a..70b2c7214ae3421e58d225cbbb21fafbebcd8acc:/main.tex

diff --git a/main.tex b/main.tex
index 4f8d3a3..9e544ca 100644
--- a/main.tex
+++ b/main.tex
@@ -141,7 +141,7 @@ the classical statsitcal tests.
 
 
 \section{Conclusion}
-%\input{conclusion}
+\input{conclusion}
 
 %\acknowledgements{...}
 
