X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/these_gilles.git/blobdiff_plain/5997a2db46b2dcd03451c2229f90a509b8db3759..d77325cc1ec33fa6968b1ae96b0c66df6120a06a:/THESE/these.tex?ds=sidebyside

diff --git a/THESE/these.tex b/THESE/these.tex
index a2a17e3..c0b8ada 100644
--- a/THESE/these.tex
+++ b/THESE/these.tex
@@ -1,6 +1,6 @@
 \documentclass[french]{spimufcphdthesis}
 \usepackage[utf8]{inputenc}
-          
+           
 \usepackage{graphicx}
 \usepackage{color, xcolor}
 \usepackage[ruled,lined,linesnumbered]{algorithm2e}
