X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/these_gilles.git/blobdiff_plain/6933b340c2bae6a25a33f2bb9a26c91bda0c171c..7a1f7981654e75ea330b58c7f93620ce69bf13b2:/THESE/Chapters/chapter6/chapter6.tex

diff --git a/THESE/Chapters/chapter6/chapter6.tex b/THESE/Chapters/chapter6/chapter6.tex
index 7699db5..1225802 100644
--- a/THESE/Chapters/chapter6/chapter6.tex
+++ b/THESE/Chapters/chapter6/chapter6.tex
@@ -300,9 +300,9 @@ Les expÃ©rimentations conduites sur les kernels de convolution tendent Ã©galemen
 
 Conscients du manque de souplesse dÃ©coulant de l'optimisation de ces kernels et pour que cela ne soit pas un frein Ã  l'utilisation de ces solutions, nous avons enfin proposÃ© une application en ligne qui gÃ©nÃ¨re, Ã  la demande, les codes des kernels mÃ©dians et de convolution d'aprÃ¨s les critÃ¨res indiquÃ©s par l'utilisateur. Ce dernier peut alors tÃ©lÃ©charger un ensemble suffisant et immÃ©diatement fonctionnel comprenant un fichier kernel GPU, un fichier main.c, un Makefile et une image de test. Il est accessible Ã  l'adresse http://info.iut-bm.univ-fcomte.fr/staff/perrot/convomed et ses pages d'accueil et de tÃ©lÃ©chargement sont reproduites Ã  la figure \ref{fig-convomed-copie}.
 \begin{figure}[h]
-  \hfill
-  \subfigure[SÃ©lection des paramÃ¨tres.]{\includegraphics[height=4cm]{Chapters/chapter6/img/convomed1.png}}\hfill
-  \subfigure[TÃ©lÃ©chargement des fichiers.]{\includegraphics[height=4cm]{Chapters/chapter6/img/convomed2.png}}\hfill
+\centering
+  \subfigure[SÃ©lection des paramÃ¨tres.]{\includegraphics[width=10cm]{Chapters/chapter6/img/convomed1.png}}\\
+  \subfigure[TÃ©lÃ©chargement des fichiers.]{\includegraphics[width=10cm]{Chapters/chapter6/img/convomed2.png}}
   \caption{GÃ©nÃ©rateur de codes sources pour les filtres GPU rapides.}
  \label{fig-convomed-copie}
 \end{figure}
